Aktualizacja

Jest to główna zakładka Konsoli administratora NOD32. Zakładka Aktualizacja jest wykorzystywana do ustawiania podstawowych parametrów Konsoli administratora NOD32, takich jak serwer automatycznej aktualizacji, nazwa/klucz użytkownika, hasło oraz inne, które zostały opisane poniżej.

Grupa Lokalizacja – górna część zakładki Aktualizacja – służy do określenia lokalizacji zbiorów aktualizacyjnych oraz praw dostępu do nich użytkownika. Grupa zawiera następujące pozycje:

•	Serwer – pole zawiera nazwę serwera aktualizacyjnego (np. www.nod32.com, lub lokalizację zbiorów aktualizacyjnych w sieci, na CD lub dyskietce).

•	Nazwa użytkownika – nazwa użytkownika umożliwia dostęp do serwera. Jeżeli aktualizacja jest wykonywana z lokalnej sieci komputerowej i nie ma potrzeby dokonywania autoryzacji dostępu, to pole parametru można pozostawić puste (gdy  systemem operacyjnym na danej stacji jest Windows 95/98/ME).. W przypadku jeżeli zainstalowany jest system operacyjny Windows NT/2000, to konieczne jest  wprowadzenie nazwy użytkownika z określonymi prawami dostępu do wybranego foldera ze zbiorami aktualizacyjnymi.

•	Hasło – hasło związane z daną nazwą użytkownika.

•	Zapisz hasło – w przypadku zaznaczenia, hasło (i nazwa/klucz użytkownika) zostaną zapisane i będą wykorzystywane przy kolejnych próbach aktualizacji. W innym przypadku hasło będzie musiało być wprowadzane przy każdej próbie aktualizacji systemu.

•	Serwery ... przycisk uruchamia okno dialogowe pozwalające na określenie alternatywnych lokalizacji serwerów zawierających zbiory aktualizacyjne. Ta opcja jest szczególnie istotna w przypadku aktualizowania systemu za pośrednictwem sieci LAN.

Zakładka Aktualizacja pozwala również na dokonanie wyboru scenariusza aktualizacji. Do wyboru są trzy opisane poniżej możliwości:

•	Minimum – pozwala na wykonanie aktualizacji systemu w zakresie jego zdolności do wykrywania wirusów. Zbiory nie mające bezpośredniego wpływu na możliwości programu w zakresie wykrywania wirusów (np. interfejs użytkownika) nie będą aktualizowane, chyba że jest to konieczne by zapewnić poprawne działanie  podstawowego systemu. Wybór tej opcji jest uzasadniony jeżeli nasze połączenie z Internetem nie zapewnia odpowiednio szybkiego transferu (np. odbywa się poprzez modem telefonu komórkowego).

•	Pełna – zostaną zamienione wszystkie dostępne zbiory. Jest to najlepsza opcja jeżeli komputery są podłączone do Internetu za pośrednictwem linii dzierżawionej, sieci lub aktualizacja odbywa się z płyty CD-ROM.

•	Zapytaj – w tym przypadku użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad procesem aktualizacji. Szczegółowa informacja na temat możliwych do wybrania opcji jest wyświetlana przed jego rozpoczęciem a użytkownik ma możliwość doboru odpowiedniego scenariusza. Taki proces aktualizowania jest odpowiedni dla tych, którzy w całości chcą go kontrolować, ale może być również wykorzystywany w przypadkach kiedy połączenie z serwerem aktualizacyjnym jest bardzo wolne. Wykonanie aktualizacji zarówno bazy danych wirusów jak i samego programu jest tożsame z wykonaniem aktualizacji według Pełnego scenariusza.

Zaznaczenie opcji Automatyczna aktualizacja co XX godz. spowoduje, że co XX godzin system będzie sprawdzał dostępność nowych zbiorów aktualizacyjnych i w miarę ich pojawiania się dokonywał aktualizacji systemu. Jeżeli chcesz by próba aktualizacji miała miejsce po każdym uruchomieniu komputera, wpisz w okienku wartość „0”. (UWAGA: Jeżeli zostało wprowadzone “0” próba aktualizacji ma miejsce po uruchomieniu systemu i wykryciu, że zostało nawiązane połączenie z Internetem. W każdym przypadku, aktualizacja może zostać wykonana na żądanie po kliknięciu na przycisk Aktualizuj teraz.

Przycisk Setup połączenia jest używany do ustawiania różnych opcji połączenia z Internetem.

Dostępne są dwa podstawowe zakresy aktualizacji systemu: a/ aktualizacja zbiorów programowych (wykonywana rzadziej, wymaga zwykle wymiany większych zbiorów) oraz b/ aktualizacja bazy danych wirusów. W drugim przypadku, aktualizacja rezydentnego modułu (AMON) jest wykonywana automatycznie bez przerywania jego pracy. Nie ma również potrzeby ponownego uruchamiania komputera. W przypadku aktualizacji samego programu,  po jej zakończeniu konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

Jeżeli istnieje potrzeba, by wybrane serwery (Windows NT) posługiwały się aktualną bazą sygnatur wirusowych i jednocześnie nie ma możliwości przerywania ich pracy, należy wybrać opcję Automatycznej aktualizacji i zakres aktualizacji Minimum. Uwaga: Niektóre (bardzo nieliczne) aktualizacje bazy wirusów będą wymagały aktualizacji samego programu. W takim przypadku NOD32 wyświetli odpowiednią informację.


Setup połączenia

Grupa Setup połączenia służy do definiowania połączeń internetowych oraz parametrów serwera proxy. Można wybrać jeden z trzech sposobów łączenia się z Internetem:

•	Brak – wybierz opcję, jeżeli stacja nie ma żadnej możliwości łączenia się z Internetem. W takim przypadku aktualizacja systemu może odbywać się poprzez sieć lub z płyty CD-ROM.

•	Sieć/Stałe połączenie – ta opcja jest wybierana w przypadku stałego połączenia z Internetem poprzez lokalną sieć komputerową lub linię dzierżawioną.

•	Modem – opcja właściwa w przypadku łączenia się z Internetem poprzez modem. Kiedy jest wybrana, Konsola administratora będzie monitorować status połączeń i wykona aktualizację w czasie kiedy połączenie jest aktywne.

Zaznacz opcję Używaj serwera proxy kiedy połączenie z Internetem odbywa się poprzez taki serwer.  W przypadku zaznaczenia opcji, należy również określić następujące parametry:

•	Adres – nazwę lub adres IP serwera proxy.

•	Port – port serwera proxy.

•	Nazwa użytkownika i Hasło muszą zostać wybrane jeżeli serwer proxy wymaga uwierzytelnienia. Więcej szczegółów na temat formatu nazwy użytkownika można uzyskać tutaj.


Setup serwera

To okno dialogowe pozwala dodawać i usuwać serwery zawierające zbiory aktualizacyjne. Będzie ono głównie wykorzystywane kiedy aktualizacja odbywać się będzie w środowisku LAN.

•	Lista serwerów zawiera wszystkie zdefiniowane przez użytkownika serwery (po zainstalowaniu system zawiera listę kilku domyślnych wstępnie skonfigurowanych serwerów).

•	Nowy serwer – pole do wprowadzania ścieżki URL do zbiorów aktualizacyjnych. Przykłady:

1.	aby wykonać aktualizację z lokalnego serwera o nazwie: localserver, posiadającego dysk o nazwie:  diskc i folder: \nod32\update, odpowiednia ścieżka powinna mieć postać:

file://localserver/diskc/nod32/update/.

2.	aby wykonać aktualizację z lokalnego serwera korzystając z zamapowanego dysku G: i folderu \nod32\update, ścieżka powinna mieć postać:

file://localserver/diskc/nod32/update/.

3.	jeżeli ma być wykorzystywany serwer: www.someserver.com a ścieżka do zbiorów aktualizacyjnych jest taka sama jak w przykładzie 1, adres będzie miał format:

http://www.someserver.com/nod32/update/

•	Kliknięcie na przycisk Dodaj serwer spowoduje dodanie nowo wpisanego adresu serwera do ogólnej listy dostępnych serwerów.

•	Aby usunąć wybrany serwer z listy użyj przycisku Usuń serwer.


 Info

Zakładka Info wyświetla informacje o aktualnie zainstalowanej wersji systemu antywirusowego NOD32 oraz o systemie operacyjnym. By skopiować zawartość zakładki Info do schowka, kliknij na przycisk Kopiuj do schowka. Zgłaszając problem techniczny, załącz zawartość zakładki Info do swojego opisu problemu, który wysyłasz do firmy ESET lub lokalnego centrum pomocy technicznej.


Dziennik zdarzeń

Zakładka Dziennik zdarzeń, przechowuje informacje na temat zdarzeń, które miały miejsce od momentu uruchomieniu na danej stacji Konsoli administratora, np. uruchomienie aplikacji, wykonanie automatycznej aktualizacji, etc. Dziennik zdarzeń zawiera trzy typy raportów:

•	Informujące – zawierają informacje o standardowych wydarzeniach (uruchomienie Konsoli administratora, przeprowadzenie aktualizacji, etc.)

•	Ostrzeżenia – powiadomienie o błędach, które wystąpiły w trakcie pracy programu (brak możliwości połączenia z serwerem aktualizacyjnym, błąd w trakcie aktualizacji, etc.).  Komunikaty ostrzegawcze oznaczone są ikoną [image].

•	Diagnostyka – informacje określające przyczyny wykrytych błędów. Informacje diagnostyczne oznaczone są ikoną [image].

Informacje umieszczone w Dzienniku zdarzeń mogą być kopiowane do schowka poprzez kliknięcie na przycisk Kopiuj do schowka a następnie załączane do zapytań kierowanych do pomocy technicznej.


Setup kopii dystrybucyjnych

Okno dialogowe służy do ustawiania parametrów kontrolujących generowanie kopii dystrybucyjnej zbiorów aktualizacyjnych. Menu Setup kopii dystrybucyjnych, ułatwia administratorowi aktualizację programu na stacjach roboczych podłączonych do sieci.

Grupy opcji występujące w oknie dialogowym zostały opisane poniżej:

•	Utwórz kopię dystrybucyjną zbiorów aktualizacyjnych – wybranie tej opcji (znajdującej się w dolnej części okna dialogowego) uruchamia automatyczne generowanie kopii dystrybucyjnych zbiorów  aktualizacyjnych wszystkich produktów wybranych z listy wyświetlonej w oknie Dostępnych wersji.

Grupa Zbiory:

•	Pokaż wszystkie dostępne wersje językowe – powoduje wyświetlanie wszystkich dostępnych wersji językowych.

•	Zaznacz wszystkie – będą wybrane wszystkie dostępne produkty.

Grupa Dostępu do zbiorów aktualizacyjnych:

•	Ścieżka do kopii zbiorów aktualizacyjnych – ścieżka używana przez stację administratora określająca miejsce przechowywania nowych zbiorów aktualizacyjnych. Komputer generujący kopie dystrybucyjne zbiorów aktualizacyjnych musi posiadać prawa do zapisu zbiorów w określonej lokalizacji (UWAGA!: Określona kartoteka MUSI istnieć!)

•	Przeglądaj...  przycisk pozwala wybrać istniejący folder. Ta opcja wyboru może nie działać w Windows NT/2000

•	Nazwa użytkownika i Hasło – nazwa użytkownika i hasło konieczne do wykonania modyfikacji zbiorów w wybranym folderze (patrz Ścieżka do kopii zbiorów aktualizacyjnych). Jeżeli próba autoryzacji dostępu nie powiedzie się, kliknij tutaj.

•	Zaawansowane… Otwiera okno dialogowe umożliwiające ustawienie niestandardowych parametrów dostępu klientów do zbiorów aktualizacyjnych. W większości przypadków korzystanie z tej opcji nie będzie konieczne. Opcja powinna być używana tylko przez doświadczonych administratorów.

Grupa Zbioru konfiguracyjnego:

•	Używanie Zbioru konfiguracyjnego stacji roboczych – ta opcja jest używana do zmiany parametrów  systemu antywirusowego NOD32 na stacjach roboczych, gdzie zostaną zainstalowane nowe zbiory aktualizacyjne. Ścieżka do Zbioru konfiguracyjnego powinna wskazywać zbiór na dysku lokalnym.  Zbiór nie może być umieszczony w folderze określonym jako: Ścieżka do kopii zbiorów aktualizacyjnych.

•	Przycisk Zmodyfikuj zbiór ułatwia zmianę parametrów Zbioru konfiguracyjnego. Więcej szczegółów o Zbiorze konfiguracyjnym możesz znaleźć w odpowiednim podręczniku.


Setup kopii dystrybucyjnej (opcje zaawansowane)

Wybranie opcji: Używaj specjalnej ścieżki dla dostępu użytkowników do zbiorów aktualizacyjnych pozwala na używanie, w bardzo szczególnych okolicznościach, innej niż standardowa ścieżki do zbiorów aktualizacyjnych. Jeżeli opcja nie jest wybrana to używana będzie ścieżka %CurrentPath%. NIE zalecamy zmiany ustawień standardowych.

Formaty specjalnych ścieżek dla dostępu użytkowników do zbiorów aktualizacyjnych:

Następujące słowa klucze mogą być używane jako fragment ścieżek dostępu użytkowników: %CurrentDisk% i %CurrentPath%. W rezultacie ścieżka może mieć następujący format:

•	%CurrentPath% - to słowo klucz będzie zamienione na ścieżkę dostępu do zbiorów aktualizacyjnych uzależnioną od specyfiki konfiguracji danej stacji roboczej, zarówno w przypadku Konsoli NOD32 pracującej w trybie użytkownika jak i administratora (dotyczy NOD32CC, wersja 1.011 i wyższe).

•	file://SERVER/SHARE/PATH – pełna ścieżka dostępu do zbiorów aktualizacyjnych.

•	%CurrentDisk%/PATH - ta ścieżka ma zastosowanie jeżeli zbiory aktualizacyjne znajdują się w folderze sieciowym: file://SERVER/SHARE/PATH. Słowo klucz %CurrentDisk% będzie zastąpione ścieżką: file://SERVER/SHARE zgodną z konfiguracją poszczególnych stacji roboczych.

Jeżeli ścieżka jest określana przez %CurrentPath% (opcja pierwsza), to wszystkie ścieżki w zbiorach informacyjnych  są względne a zbiory aktualizacyjne mogą być kopiowane do innych lokalizacji sieciowych. Druga możliwość nie dotyczy Zbioru konfiguracyjnego, który jest zawsze specyficzny dla różnych grup stacji roboczych użytkowników.


Okno dialogowe generowania zbioru konfiguracyjnego stacji roboczej

To okno dialogowe może być wykorzystywane do dokonywania zmian parametrów systemu antywirusowego NOD32 na poszczególnych stacjach roboczych, na których będzie instalowany system lub jego aktualizacje. Istnieje możliwość niezależnego traktowania każdej z grup.  Jeżeli wybierzemy daną grupę do aktualizacji, to parametry dla niej określone, zostaną zastosowane na każdej stacji roboczej, która otrzyma nowy Zbiór konfiguracyjny (”załączony do” nowej instalacji lub aktualizacji). W innym przypadku obowiązujące pozostaną aktualne ustawienia. W dalszej części znajdziesz opis poszczególnych sekcji:

•	Uruchamiaj AMON-a przy starcie systemu – powoduje automatyczne uruchamianie rezydentnego modułu zabezpieczenia antywirusowego (Amon)

•	Zainstaluj NOD32 dla Exchange – zapewnia instalację zabezpieczenia antywirusowego dla klientów pocztowych Microsoft Outlook/Exchange.

•	Instaluj skaner poczty POP3 – instaluje zabezpieczenie antywirusowe Outlook Express i innych klientów pocztowych wykorzystujących protokół POP3

•	Automatyczna konfiguracja skanera POP3 – dla nowych użytkowników, którzy wcześniej nie używali skanera antywirusowego dla POP3 a używają Outlook Express i/lub klientów pocztowych Outlook (w trybie ”połączenie tylko przez Internet”), filtr poczty elektronicznej będzie skonfigurowany automatycznie.

•	Ścieżka do zbiorów aktualizacyjnych – ustawia ścieżkę dostępu URL klientów do zbiorów aktualizacyjnych. Przycisk Folder kopii…  uruchamia konfigurację ścieżki dostępu identycznej do tej, jaka jest używana przy generowaniu kopii dystrybucyjnej zbiorów aktualizacyjnych, określonej w oknie dialogowym Setup kopii dystrybucyjnej.

•	Nazwa użytkownika i Hasło – pozwala określić nazwę użytkownika oraz hasło, które mają być używane przy dostępie do foldera zawierającego zbiory aktualizacyjne.

•	Zakres aktualizacji – określa zakres aktualizacji systemu. Więcej informacji znajdziesz klikając na link: Aktualizacja.

•	Wysyłaj komunikaty przez SMTP – szczegółowy opis odpowiednich opcji znajduje się w rozdziale: Setup konfiguracji

•	Cichy tryb – opcja uruchamia tryb pracy NOD32CC, w którym żadne informacje/ostrzeżenia nie są wyświetlane. Nie ma to jednak wpływu na funkcjonowanie Dziennika zdarzeń oraz komunikaty przesyłane poprzez SMTP.

•	Zablokuj ustawienia – po zaznaczeniu tej opcji zmiany ustawień programu będą dopuszczalne tylko po wprowadzeniu poprawnego hasła. Hasło zabezpiecza ustawienia NOD32CC, Amon-a oraz zakładkę Sieć w module NOD32. Kod hasła jest liczbą służącą wyłącznie do celów informacyjnych. Wartość zerowa Kodu hasła oznacza, że zabezpieczenie hasłem nie jest stosowane.

•	Wybór parametrów instalacji – używa się do generowania Zbioru konfiguracyjnego przy pierwszej instalacji programu na stacji roboczej. Parametr Ścieżka instalacji systemu określa lokalizację zbiorów instalacyjnych NOD32. Ścieżka może mieć format bezwzględny (np.: c:\eset\nod32\) lub zawierać słowa klucze %ProgramFiles%. W trakcie instalacji słowa klucze będą zastępowane aktualną ścieżką do folderu zbiorów programu.


Okno dialogowe setup-u konfiguracji

Okno dialogowe pozwala na ustawienie wspólnych parametrów wszystkich modułów systemu antywirusowego NOD32 (Amon, NOD32CC, Skaner). Okno zawiera trzy grupy ustawień, które zostały opisane poniżej:

Grupa Przesyłaj pocztę przez SMTP definiuje sposób przesyłania systemowych komunikatów i ostrzeżeń. Ostrzeżenia o pojawieniu się wirusa na danej stacji oraz komunikaty o innych zdarzeniach mających miejsce w powiązaniu z funkcjonowaniem systemu mogą być wysyłane z poszczególnych stacji na wcześniej określony adres/adresy e-mail.

•	Wysyłaj ostrzeżenia przez SMTP – włącza i wyłącza usługę wysyłania komunikatów.

•	Serwer – adres serwera SMTP używanego do wysyłania komunikatów.

•	Adres nadawcy – adres e-mail, który ma być używany jako adres nadawcy. Opcjonalnie można zastąpić fragment adresu słowem kluczem %ComputerName% co pozwala na dokładną identyfikację danej stacji roboczej. Słowo klucz będzie zastępowane nazwą stacji roboczej.

•	Adresat ostrzeżeń o wirusach i Adresat pozostałych komunikatów – adresy e-mail adresatów wiadomości. Można wprowadzić po kilka adresów oddzielonych od siebie średnikami.

•	Format komunikatów ostrzegawczych o wirusach i Format pozostałych komunikatów ostrzegawczych – te parametry określają format i zawartość komunikatów. Słowa klucze, które mogą w nich być użyte, zostały opisane poniżej. Słowa klucze są zastępowane odpowiednimi wartościami w chwili wysyłania wiadomości:

•	%TimeStamp% - data i godzina zdarzenia, które spowodowało wysłanie komunikatu. Format tego komunikatu ma postać: DAY MMM MM/DD/YYYY hh:mm:ss, gdzie DAY (MMM) są zastępowane trzyliterowymi skrótami nazwy dnia i miesiąca, MM/DD/YYYY jest datą w formacie numerycznym a  hh:mm:ss godziną zdarzenia.

•	%ComputerName% - nazwa stacji roboczej, na której zdarzenie miało miejsce.

•	%ProgramName% - nazwa programu, który wysłał komunikat (NOD, AMON, …)

•	%InfectedObject% - określenie zainfekowanego obiektu (nazwa zbioru, boot-sektor, poczta,….).

•	%VirusName% - identyfikator (nazwa) wykrytego wirusa.

•	%ErrorDescription% - opis zdarzenia, które spowodowało wysłanie ostrzeżenia/komunikatu.

•	Domyślne – przycisk służy do przywrócenia domyślnego formatu wysyłanych komunikatów oraz adresu nadawcy.

Setup opcji zabezpieczeń pozwala na zabezpieczenie ważnych ustawień hasłem. Zmień hasło pozwala na jego zmianę. Dowolna zmiana hasła wymaga w pierwszej kolejności wprowadzenia hasła dotychczasowego. By uniknąć błędów literowych, nowe hasło musi być wprowadzone dwukrotnie. Zabezpieczenie hasłem można wyłączyć pozostawiając puste pole nowego hasła.

Dodatkowe ustawienia – sekcja pozwala na ustawienie cichego trybu pracy systemu. W cichym trybie żadne komunikaty nie będą wyświetlane. Nie ma to jednak wpływu na funkcjonowanie Dziennika zdarzeń oraz nie blokuje przesyłania komunikatów przez SMTP. Cichy tryb ma zastosowanie w sieciach komputerowych, gdy dany użytkownik nie musi oglądać treści komunikatów i są one wysyłane wyłącznie do administratora.

Wszystkie ustawienia wykonywane w ramach tego okna dialogowego dotyczą całego systemu antywirusowego NOD32 i mogą mieć wpływ na funkcjonowanie każdego z modułów.


Okno dialogowe wprowadzania hasła

To okno dialogowe pojawia się w przypadku wystąpienia błędu autoryzacji dostępu do serwera zawierającego aktualizacje. Możliwe jest wtedy wprowadzenie innego hasła lub nazwy użytkownika. Hasło wprowadzone w ten sposób nie jest zapisywane i musi być powtórnie wprowadzone przy kolejnej próbie wykonania aktualizacji systemu.


URL(Uniform Resource Locator). Określa pełną ścieżkę do zbioru znajdującego się w internecie lub intranecie. URL zawiera określenie protokołu (np.: HTTP, FTP, itp.) oraz adres zbioru. Przykłady ścieżek URL (bez nazw konkretnych zbiorów):

http://www.nod32.com/

file://local_server/directory/

file:G:/directory/


Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika określa konto użytkownika na serwerze. W przypadku dokonywania autoryzacji dostępu w sieci LAN, przy założeniu, że twoja stacja należy do innej grupy roboczej lub domeny niż serwer, do którego zamierzasz się logować, nazwa użytkownika musi być wprowadzona w następującym formacie:  ”grupa robocza\nazwa użytkownika (lub ”domena\nazwa użytkownika”).

Powinieneś zastosować taki format również w przypadku kiedy użyłeś poprawnego hasła, zarówno twoja stacja robocza jak i serwer należą do tej samej grupy roboczej (domeny) a masz problemy z logowaniem się do serwera.

Taka sama forma musi być stosowana przy logowaniu do serwerów internetowych (lub serwerów proxy server) korzystających z procedury autoryzacji NTLM (NT LAN Manager) (np.: Microsoft Proxy).


 Instalacja wersji dla administratora

By zastąpić Konsolę dla końcowego użytkownika wersją dla administratora należy wykonać następujące czynności:

•	ręcznie uruchomić instalację (lub reinstalację) systemu NOD32

•	w trakcie instalacji zaznaczyć opcję Chcę również zmienić inne ustawienia programu

•	w zakładce określającej sposób uruchamiania Konsoli administratora NOD32, zaznaczyć następującą opcję: Chcę zainstalować opcję umożliwiającą generowanie kopii zbiorów aktualizacyjnych w lokalnej sieci komputerowej (dla administratorów sieci).

•	Przed uruchomieniem automatycznej aktualizacji systemu, należy w oknie dialogowym Setup kopii dystrybucyjnej ustawić parametry kontrolujące generowanie kopii dystrybucyjnych zbiorów służących do aktualizacji.


Rozwiązywanie problemów

Rozwiązania wybranych problemów, jakie mogą wystąpić w trakcie generowania i posługiwania się lokalnymi kopiami dystrybucyjnymi zbiorów aktualizacyjnych.

•	Konsola administratora nie może uzyskać połączenia ze zdalną stacją roboczą mimo, że użytkownik posiada wymagane prawa dostępu

Ten problem może wystąpić w przypadku Windows NT/2000. Konsola administratora NOD32 jest uruchamiana jako usługa w rozumieniu LocalSystem account. Dlatego nie posiada ona uprawnień zalogowanego użytkownika i nazwa użytkownika oraz hasło dostępu do wspólnego foldera musi zostać poprawnie określone.

•	Stacja użytkownika odnajduje nowszą wersję, ale proces wczytywania kończy się niepowodzeniem i zostaje wyświetlony następujący komunikat: Błąd wczytywania zbioru aktualizacyjnego, lub Informacja o nowej wersji: zbiór uszkodzony.

Opcja Dostęp użytkowników do zbiorów aktualizacyjnych (w Setup kopii dystrybucyjnej (opcje zaawansowane) jest niepoprawnie określona na stacji administratora. Opcja powinna zawierać ścieżkę sieciową do foldera kopii dystrybucyjnej, tzn. do foldera określonego jako Ścieżka do kopii zbiorów aktualizacyjnych w formacie URL. W większości przypadków uzasadnione jest użycie słowa klucza %CurrentPath%.

•	Wystąpił błąd aktualizacji stacji roboczej administratora i został wyświetlony następujący komunikat:  Wystąpił błąd w trakcie generowania kopii dystrybucyjnej. Kopie wynikowe mogą być uszkodzone.

Jednym z możliwych powodów wystąpienia tego błędu jest umieszczenie Zbioru konfiguracyjnego w tym samym folderze co kopii dystrybucyjnych zbiorów aktualizacyjnych. Zbiór konfiguracyjny powinien być umieszczony na lokalnym dysku stacji roboczej administratora w folderze innym niż ten, w którym umieszczane są wynikowe/nowe zbiory aktualizacyjne. Zbiór konfiguracyjny będzie automatycznie kopiowany do docelowego foldera zawierającego kopie dystrybucyjne zbiorów aktualizacyjnych.


Informacje o programie

Konsola administratora NOD32

Copyright © 1997 – 2001 ESET Software

Portion copyright © Microsoft corporation

Kontakt


Kontakt

ESET, LLC

4025 Camino del Rio South
Suite 300
San Diego, CA 92108

phone: (619) 542-7872
fax: (619) 542-7701
e-mail: support@nod32.com
URL: http://www.nod32.com

dystrybutor w Polsce:

DAGMA sp. z o.o.

Ul. Pszczyńska 15

40-478 Katowice

Poland

Tel: +48-32-202 11 22

Fax: +48-32-202 55 55

E-mail: nod32@dagma.pl

www.dagma.pl


Contents
Spis treści

Informacje o programie

Kontakt

Opis zakładek programu:

Aktualizacja

Info

Dziennik zdarzeń

Setup automatycznej aktualizacji:
Aktualizacja Tab

Setup połączenia

Setup serwera

Ogólny setup systemu antywirusowego NOD32:
Okno dialogowe setup-u konfiguracji

Funkcje administracyjne:
Setup kopii dystrybucyjnej

Okno dialogowe generowania zbioru konfiguracyjnego stacji roboczej

Instalacja wersji dla administratora NOD32CC